Copyright: -= TABRIS =-


最後のシ者のヘルプ
Evangelion Screensaver Vol.1

［最後のシ者スクリーンセーバーの設定］

このダイアログ ボックスは、[最後のシ者スクリーンセーバー]についての設定を変えるときに使います。
[最後のシ者スクリーンセーバー]は、渚カヲルの名セリフとシーンを表示するセーバーです。
不明な部分をマウスでクリックしてください。


画面に表示するサイズを設定します。


原画サイズの 640×300 で画面に表示します。


現在の解像度にあわせて、画面全体に表示します。


画面上に出現する人数を設定します。
1～30の間の数値を入力してください。


次の画面を表示する速度を設定します。

スクロールバーが左へいくほど遅く、右へ行くほど速く次の画面を表示します。


マウスでボタンをクリックすると、スクロールバーが左側に移動します。


マウスでボタンをドラッグすると、スクロールバーを左右に移動することができます。


マウスでボタンをクリックするとスクロールバーが右側に移動します。


スクリーンセーバー起動中のBGMを設定します。

   起動中はBGMを出力します。

   BGMは出力しません。


このヘルプを表示します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


入力した内容で設定を保存します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


この画面はヘルプ用に縮小した画面ですので
実際のものとは多少異なります。